WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Lichtenstein, Anton Gustav Heinrich
birth: 1818-09-29, Berlin
death: 1895-11-22, Marseille
sex: m
Sohn von Victoire und Hinrich Lichtenstein.