WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Füger, Heinrich Friedrich
identifier: 118968696
birth: 1751-12-08, Heilbronn
death: 1818-11-05, Wien
sex: m
occupation: Maler
residence: Wien
Direktor der Wiener Akademie und der kaiserlichen Gemäldegalerie in Wien.