WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Lange, Friedrich Wilhelm
sex: m
occupation: Schauspieler
occupation: Schauspieldirektor
residence: Altenburg
residence: Naumburg
residence: Erfurt
residence: Gera
residence: Rudolstadt
residence: Zeitz
- 1803 gemeinsam mit seiner Frau (Karoline Friederike) Henriette Lange bei der Schauspielgesellschaft von Carl Witter in Altenburg angestellt (April bis Juni), mit dieser vermutlich auch in Naumburg (Juni bis August 1803)
- Gründung einer eigenen Schauspielgesellschaft, mit dieser Auftritte u. a. in Altenburg (ab Oktober 1803), Erfurt (ab ca. Dezember 1803 bis 1. Mai 1804, vermutlich mit Abstechern nach Naumburg), Altenburg (bis 14. Mai), Gera (Mai/Juni), Naumburg (Juni/Juli), Altenburg (ab Mitte Juli), Rudolstadt (16. August bis 24. September 1804), Gera (Januar bis März 1805), Naumburg (März 1805), Zeitz (April 1805), im Juli 1805 von Naumburg aus Gesuch um Spielerlaubnis in Gera für August/September (abgelehnt wegen „dem gegenwärtigen Nothstande der hiesigen Einwohner“); bei Lange waren u. a. 1803/04 die Familie von Caroline Brandt, 1803ff. Julius Weidner und von Mai 1804 bis Sommer 1805 Ludwig Devrient angestellt
- laut Schnapp (Hoffmann-Tagebücher, 1971, S. 575) angeblich ab 1810 unter dem Namen Carl Bode tätig (fraglich)
- laut Pies (Prinzipale) angeblich identisch mit dem Direktor Lange der 1817/18 kurzzeitig das deutsche Theater in Agram (Zagreb) leitete