WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Reinhardt, Adelheide Reinhard, Adelheide Galetti, Adelheide[^1]
[^1: - Tochter des Sängerehepaars Giovanni Andrea Gal(l)etti und Maria Elisabeth Gal(l)etti, das seit 1750 der Gothaer Hofkapelle angehörte (der Vater noch im Gothaer Hofkalender 1784 als Vocalist geführt, 1785 nicht mehr, die Mutter noch 1790 genannt, 1791 nicht mehr)
- seit mindestens 1782 verheiratet mit dem Gothaer Hofkapellmitglied Johann Christoph Reinhardt (erscheint als verh. Reinhardt bereits bei ihrer erstmaligen Nennung im Gothaer Hofkalender von 1783)
- seit 1782 Hofsängerin in Gotha (als Vokalistin der Hofkapelle laut Hofkalendern noch bis zum Tod des letzten Herzogs von Sachsen-Gotha-Altenburg 1825 angestellt)
- 1784 wünschte Herzog Ernst II., dass sie bei fortlaufender Besoldung nicht mehr bei Hof singe; vgl. Thüring. Staatsarchiv Gotha Akte Chart. A 1332, Abt. 13
- sang am 6. Mai 1801 bei der Gothaer Aufführung von Haydns Schöpfung das Sopransolo]