WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Estrées, Gabrielle d'; Beaufort, Gabrielle de
identifier: 119150263
birth: 1571, Château de Coeuvres (Couevres-et-Valsery, Aisne)
death: 1599-04-10, Paris
sex: f
residence: Frankreich
Sie war die Geliebte Heinrichs IV. von Frankreich.