WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Ferdinand VII., König von Spanien; Fernando VII., König von Spanien
identifier: 119307421
birth: 1784-10-14, San Ildefonso
death: 1833-09-29, Madrid
sex: m
occupation: Monarch
König von Spanien 1808 und von 1814 bis 1833; war seit 20. Oktober 1819 bis zu ihrem Tod 1829 mit Maria Josepha, Prinzessin von Sachsen, Tochter des Prinzen Maximilian verheiratet.