WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Kersting, Richard Georg
identifier: 1196449082
birth: 1821-01-18, Meißen
death: 1875-12-07, Riga
sex: m
occupation: Chemiker
residence: Riga
- Sohn des Kunstmalers Georg Friedrich Kersting und seiner Ehefrau Agnes, geb. Sergel
- Ausbildung im Polytechnikum in Meißen, Apothekerlehre bei Dr. Struve in Dresden
- auf Empfehlung Struves Chemiker (Studium in Leipzig, Gießen und München)
- seit 1844 Leiter der Mineralwasseranstalt in Riga
- 24. Juli 1860 Heirat mit Johanna (v.) Grass in Riga