WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Sehring, Henriette; Röpke, Henriette; Roepke, Henriette; Röppke, Henriette
birth: 1796-02-14, 1796-02-15, Eilenburg
death: 1861-01-15, Karlsruhe
sex: f
occupation: Sängerin
occupation: Schauspielerin
residence: Weimar
residence: Magdeburg
residence: Karlsruhe
- Tochter des Schauspielerehepaars Friedrich Wilhelm Röp(p)ke und Henriette Röp(p)ke, das sich während des gemeinsamen Weimarer Engagements (ab März 1808) 1809 trennte; erste Bühnenauftritte in Kinderrollen u. a. in Weimar und Magdeburg
- 1812 Heirat mit Carl Sehring
- ab 1812 mit ihrem Ehemann am Hoftheater Karlsruhe engagiert, sang in der dortigen Erstaufführung des Abu Hassan (16. April 1826) die Fatime, zog sich 1841 von der Bühne zurück