WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

136429319 Gerber, Johann Christian[^1]
[^1: - chirurgische Ausbildung abgebrochen
- 1803 Bühnendebüt bei Direktor Thomala in Lemgo, mit dessen Schauspieltruppe auch in Lippstadt
- anschließend Engagement am Theater Magdeburg (1804/05)
- 1806/07 am Theater in Stettin (Debüt am 10. Januar 1806)
- Oktober 1806 Heirat mit seiner Kollegin Warnick (oder Wernack, aus Berlin)
- April 1807 bis Ostern 1813 mit seiner Frau in Hamburg
- nach Gastauftritten in Hannover, Braunschweig, Darmstadt, Frankfurt/Main und Karlsruhe ab März 1814 (wohl nur kurzzeitig) mit Ehefrau am Bremer Theater
- 1815 in Kassel
- 1819 bis 1825 in Braunschweig
- 1825 bis 1831/32 am Hoftheater Kassel (Fach: Bonvivant, Tenorbuffo), sang in der dortigen Erstaufführung des Oberon (28. Juli 1827) den Scherasmin
- 1831/32 bis 1834 Direktor am Theater Bremen (zuletzt wechselnd mit der Oldenburger Direktion)
- 1833 bis 1842 Direktor am Hoftheater Oldenburg (unter Intendant Starklof), führte daneben auch Regie]