WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

131973819 Tomasini, Sophie Croll, Sophie[^1]
[^1: - Schülerin von Righini in Berlin
- Debüt am Hoftheater in Neustrelitz
- von Mai 1807 bis Juli 1808 Diskantistin der Esterházyschen Hofkapelle
- Heirat mit dem Geiger Luigi (Alois) Tomasini (1779–1858) am 17. Juli 1808
- Ehepaar ging 1808 nach Neustrelitz zurück, wo beide Mitglieder der mecklenburg-strelitzschen Hofkapelle wurden (sie Kammersängerin)
- sang auch immer wieder am Theater Neustrelitz, u. a. die Agathe im Freischütz (ab der 3. Vorstellung am 15. September 1822, die ersten beiden Vorstellungen hatte Mad. Maurer gesungen)
- Gastauftritte u. a. in Stralsund (Konzert 12. November 1822), Rostock (November 1822 u. a. als Agathe), Kassel (Dezember 1822 u. a. als Agathe), Gotha (Januar 1823 im Freischütz)]