WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Miller, Sebastian Miller, Friedrich Sebastian[^1]
[^1: - als noch junger erster Tenorist ab mindestens 1814 bis 1817 am Hoftheater Karlsruhe
- Ende 1814 / Anfang 1815 Heirat mit der Schauspielerin Amalie Leonhard
- Dezember 1817 bis November 1818 an der Hofoper in Wien
- starb laut Wiener AmZ 1819 (Sp. 228) an den Folgen einer langwierigen auszehrenden Krankheit]