WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Kallin, Johann Michael; Kallin, Johann David; Dr. Faust
birth: 1777-06-09, Riga
death: 1847-04-13, Kirchheim unter Teck
sex: m
occupation: Arzt
residence: Stuttgart
residence: Ludwigsburg
residence: Kirchheim unter Teck
- Medizinstudium in Erlangen, Promotion 27. Juli 1802 (Dissertation De cornea eiusque obscurationibus)
- Leibarzt von Herzog Ludwig von Württemberg (in den württembergischen Hof- und Staatshandbüchern 1807/08 bis 1815 als Johann David [!] Kallin verzeichnet)
- gehörte zum Freundeskreis Webers in dessen Stuttgarter Zeit; trug in der Gesellschaft, die sich aus diesem Kreis zusammensetzte, laut Max Maria von Weber (Lebensbild, Bd. 1, S. 144) den Scherznamen Dr. Faust (Weber hieß Krautsalat)
- ging mit dem Herzog 1811 nach Kirchheim unter Teck, dort als praktischer Arzt tätig, ab 1817 Leibarzt der Herzogs-Witwe, herzoglich nassauischer Hofrat
- seit 7. November 1822 verheiratet mit Wilhelmine, geb. Drück (1796–1828)