WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

142193836 Gollmick, Wilhelm[^1]
[^1: - Sohn eines Hautboisten im preußischen Militärdienst, jüngerer Bruder von Friedrich Karl Gollmick
- 1803 gemeinsam mit dem älteren Bruder Anstellung unter Direktion von Marianne Böhm im Rheinland (Köln), sang nach dem Zeugnis seines Neffen Carl Gollmick in etlichen Opern an der Seite des Bruders (Rollen u. a. Sarastro, Osmin, Commendatore im Don Giovanni, Micheli im Wasserträger)
- gastierte im Januar 1805 am Bergischen Theater in Düsseldorf
- 20. Mai bis Juli 1810 am Hoftheater Darmstadt
- danach am Hoftheater Karlsruhe (gastierte von dort kommend im September 1810 in Würzburg mit der Titelrolle in Salieris Axur)
- 1812/13 unter Friedrich Müller als Bassbuffo am Theater Augsburg
- 1814 eventuell am Theater Straßburg, gastierte im November 1814 in Frankfurt am Main
- 1816 am Theater Braunschweig
- längere Tätigkeit am deutschen Theater in Amsterdam (mindestens ab 1819; gastierte im Juli 1826 von dort kommend in Berlin am Königsstädtischen Theater)
- 1827 am Hoftheater Neustrelitz; charakterisiert in der Abend-Zeitung 1827, S. 388: „Baß und eigentlich als Buffo engagirt, paßt nicht allemal für dies Fach, sein tiefes, etwas rauh-tönendes Sprachorgan steht ihm sehr im Wege“ (Rollen u. a.: Osmin, Micheli im Wasserträger)
- Neffe Carl Gollmick schreibt 1866 in der Biographie seines Vaters Friedrich Karl Gollmick über Wilhelm Gollmick, dass er „schon vor längerer Zeit in Amsterdam“ verstorben sei]