WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

William Beauclerk, 9th Duke of St Albans
birth: 1801-03-24
death: 1849-05-27
sex: m
residence: London
- Sohn von William Beauclerk, 8th Duke of St Albans (1766–1825)
- in erster Ehe verheiratet mit Harriett, geb. Mellon (Eheschließung 16. Juni 1827)
- in zweiter Ehe verheiratet mit Elizabeth Catherine, geb. Gubbins (Eheschließung 29. Mai 1839)