WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Könneritz, Otto von
identifier: 1038745918
birth: 1812-04-07, Lemsel bei Delitzsch
death: 1866-11-27, Dresden
sex: m
occupation: Generaldirektor
residence: Dresden
1862–1866 Generaldirektor der Königlichen musikalischen Kapelle und des Hoftheaters in Dresden