WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

1038745918 Könneritz, Otto von [1862–1866 Generaldirektor der Königlichen musikalischen Kapelle und des Hoftheaters in Dresden]