WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Schemmer, August[^1]
[^1: - 1817 am Theater in der Josephstadt in Wien
- 1822/23 erster Tenorist am Theater Augsburg; sang in der dortigen Freischütz-Erstaufführung (30. August 1822) den Max
- 1827 am Theater Passau
- 1831 Tenor am Theater Lemberg
- 1833 Sänger am Theater Bayreuth
- Theaterdirektor 1835 in Bayreuth, 1835/36 in Bamberg
- 1840 Tenorbuffo am Theater Augsburg]