WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

141708050 Lyser, Friedrich Mertens, Friedrich von[^1]
[^1: - entstammte einer vornehmen Familie aus Cleve
- Offizier in preußischen Diensten, floh nach einem Duell und nahm den Namen Lyser an
- 1798 beim Liebhabertheater in Flensburg
- ab 1804 (oder bereits 1800?) Schauspieler am Theater Altona (anfangs wohl auch noch Sänger: Tenor)
- heiratete ca. 1805 die Schauspielerin L(o)uise Catharina Marie, geb. Janßen (gesch. Burmeister), nachfolgende Engagements bis 1825 gemeinsam; Stiefvater von Johann Peter Lyser
- 1807 in Hamburg Direktor des St. Georgs Theaters, anschließend wieder in Altona (bis 1814, zuletzt Mitdirektor neben Johann Friedrich Ernst Albrecht)
- 1815/16 unter Friedrich Schirmer in Köln und Aachen
- Mitte November 1816 bis Anfang Mai 1817 unter Caroline Müller in Düsseldorf engagiert
- Mai bis Juli 1817 Theaterdirektor in Elberfeld
- Engagement 1818 in Altona fraglich
- spätestens ab Januar bis April 1819 unter Heimbert Paul Friedrich Hinze und Ludwig Huber am Theater Lübeck
- ab April 1819 am Theater Schwerin (mit Abstechern nach Rostock, Doberan, Wismar, Güstrow) zunächst Schauspieler unter Direktor Franz Severin Christian Diestel, von Januar 1820 bis März 1824 Leiter des Ensembles; unter seiner Direktion fanden u. a. die lokalen Erstaufführungen von Webers Freischütz in Doberan (9. August 1822), Güstrow (23. Oktober 1822), Rostock (19. November 1822) und Schwerin (23. Januar 1823) statt
- 1824 bis 1826 (Ehefrau Luise nur bis 1825) bei Ludwig Huber u. a. in Schleswig, Flensburg, Glückstadt
- 1826/27 gemeinsame Direktion mit Johann Christoph Demuth u. a. in Flensburg, Lüneburg
- 1834 bis 1837 Regisseur unter Carl Friedrich Wilhelm Schleemüller am Hoftheater Schleswig (von dort aus 1836/37 Abstecher unter Lysers Leitung nach Flensburg, Rendsburg, Eckernförde, Neumünster, Elmshorn)]