WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Spagnoletti, Pietro
birth: 1767/1769, Cremona
death: 1834-09-23, London
sex: m
occupation: Violinist
occupation: Komponist
residence: London
- Mitglied der Philharmonischen Gesellschaft in London (aktiv 1813 bis 1834)
- Professor für Violine an der Royal Academy of Music