WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Spagnoletti, Pietro[^1]
[^1: - Mitglied der Philharmonischen Gesellschaft in London (aktiv 1813 bis 1834)
- Professor für Violine an der Royal Academy of Music]