WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Oury, Antonio James
identifier: 131668137
birth: 1800, London
death: 1883-07-25, Norfolk
sex: m
occupation: Violinist
residence: London
- Schüler von C. G. Kiesewetter, Kreutzer, Baillot und Lafont
- Mitglied der Philharmonischen Gesellschaft in London (aktiv 1824 bis 1830)
- seit 1831 verheiratet mit Anna Caroline, geb. Belleville
- später Dirigent der Ballette am King’s Theatre