WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

104001666 Allroggen, Gerhard [Allroggen wurde 1967 promoviert, seine Habilitation erfolgte 1976 an der Ruhr-Universität Bochum. Ab 1977 war er Professor am Musikwissenschaftlichen Seminar der Hochschule für Musik Detmold, von 1991 bis 1995 war er zugleich auch Prorektor der Universität Paderborn. 2001 wurde er emeritiert.]