WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Reinecke, Hans Peter
identifier: 11910802X
birth: 1926-06-27, Ortelsburg/Ostpreußen
death: 2003-07-25, Berlin
sex: m
occupation: Musikwissenschaftler
occupation: Raumakustiker
residence: Berlin
residence: Hamburg