WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

121579808 Crotch, William[^1]
[^1: - ab 1786 Studium in Cambridge, ab 1788 in Oxford
- ab 1790 Organist der Christ Church in Oxford
- ab 1797 Universitätsprofessor und Organist am St. John’s College in Oxford
- ab 1807 Musikpädagoge in London
- Mitglied der Philharmonischen Gesellschaft in London (aktiv 1817 bis 1830)
- 1822 bis 1832 Rektor der Royal Academy of Music]