WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Miksch, Alexius; Mieksch, Adalbert Alexius
identifier: 1037941462
birth: 1776-03-09, St. Georgenthal
death: 1814-03-16, Dresden
sex: m
occupation: Hornist
residence: Dresden
- Sohn des Kantors und Lehrers Wenzel Miksch; jüngerer Bruder von Johann Aloys Miksch
- bereits 1793 erste (erfolglose) Bewerbung um Aufnahme in die Dresdner Hofkapelle
- ab Juni 1794 Hautboist bei der Kurfürstlich sächsischen Leibgarde
- von Februar 1798 bis zum Tod Hornist der Dresdner Hofkapelle; spielte angeblich außerdem Gitarre, Zither und Mandoline, bei Bedarf auch bei Darbietungen der Kapelle (möglicherweise unterrichtete er auch auf diesen Instrumenten)
- seit 2. April 1799 verheiratet mit Therese, geb. Kühnel (gest. 6. Mai 1806 mit 30 Jahren); aus dieser Ehe drei Kinder (die älteste, am 9. Dezember 1799 geb. Tochter Johanna Theresia wurde später Kammerdienerin)
- seit 17. September 1810 verheiratet mit Camilla, geb. Angiolini; die Ehe blieb kinderlos