WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bothmer, Ludwig Carl Wilhelm Freiherr von
birth: 1769-04-28, Blankenburg am Harz
death: 1837-04-18, Offenburg
sex: m
occupation: Militär
occupation: Hofbeamter
residence: Karlsruhe
- Sohn von Karl Ludwig Freiherr von Bothmer (1736–1805) und Sophie Charlotte, geb. von Bülow (1735–1786)
- trat 1786 in badische Militärdienste, die er 1800 mit österreichischen vertauschte
- seit 1808 Kammerherr der Markgräfin Amalie; wurde nach Eberhard Ludwig Maximilian von Stettens (1764–1838) Rücktritt Oberhofmeister und verblieb in dieser Stelle bis zum Tode der Fürstin 1832
- seit 1820 verheiratet mit Charlotte, geb. Freiin von Ende (geb. 23. Oktober 1803)
- lebte nach 1832 in Offenburg