WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Jäckel, Gottfried Friedrich
birth: 1768-01-01/1768-12-31
death: 1813-01-01/1813-12-31
sex: m
occupation: Hofpfeifer
occupation: Oboist
residence: Dresden
Hofpfeifer und ab 1811 als Oboist Mitglied der Dresdner Hofkapelle