WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Reichenbach, Wilhelmine; Ranft, Augusta Wilhelmina
birth: 1778-07-21, Großstechau
death: 1862-07-03, Leipzig
sex: f
residence: Leipzig
- Tochter von Michael Gebhard Ranft (1745–1823) und seiner Frau Johanna Charlotte, geb. Coith (1750–1819)
- verheiratet seit dem 19. Juli 1801 mit Christian George Lebrecht Reichenbach