WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

130249424 Friedrich II., Landgraf von Hessen-Kassel[^1]
[^1: - Sohn des Landgrafen Wilhelm VIII. von Hessen-Kassel (1682–1760) und seiner Frau Dorothea Wilhelmine, geb. Prinzessin von Sachsen-Zeitz (1691–1743)
- heiratete 1740 Prinzessin Maria von England
- konvertierte 1749 zum katholischen Glauben, daraufhin trennte sich die Ehefrau von ihm und lebte mit den Kindern fortan in der nun selbständigen Grafschaft Hanau-Münzberg
- ab 1760 Landgraf von Hessen-Kassel (das Land blieb protestantisch)
- Kunstmäzen; gründete 1777 die Akademie der Künste (heute Kunsthochschule) in Kassel]