WeGA, Kurzbeschreibungen von Körperschaften, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Gerd Rosen; Galerie Rosen
identifier: 1086432479
Ort: Berlin
Art der Institution: Antiquariat
Art der Institution: Galerie
Beginn der Tätigkeit: 1945
- in Berlin bestehende Kunstgalerie der Moderne bzw. der avantgardistischen Kunst des 20. Jahrhunderts
- von dem Buchhändler Gerd Rosen (1903–1961), dem Kunstsammler Max Leon Flemming und dem Maler Heinz Trökes gegründet
- Eröffnung am 9. August 1945 am Kurfürstendamm 215 in Berlin-Charlottenburg; Schließung nach Rosens Tod 1962