WeGA, Kurzbeschreibungen von Körperschaften, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Theaterdirektion Weimar
Ort: Weimar
Art der Institution: Verwaltung
- Gründung des Weimarer Hoftheaters im Komödienhaus, 1779 am heutigen Standort des Theaters von Anton Georg Hauptmann errichtet; 1798 umgebaut; 1825 abgebrannt und wiederaufgebaut; im II. WK zerstört und 1948 wiedereröffnet
- 1776 bis 1817 war Johann Wolfgang von Goethe Theaterdirektor; 1819 bis 1836 Johann Nepomuk Hummel hier Kapellmeister