WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Neues Palais
Kategorie: Schloss
Ort: Potsdam
- von 1763 bis 1769 als Gästeschloss des Hofes (mit königlicher Wohnung im Seitenflügel, Appartements für Mitglieder der königlichen Familie sowie Schlosstheater) am Westrand des Parkes Sanssouci errichtet, ab 1764 unter dem Architekten Carl von Gontard
- ab 1859 Sommerquartier der Kronprinzenfamilie (auch noch zu dessen Regierungszeit als Friedrich III.), dafür zahlreiche Modernisierungsmaßnahmen (Einbau von Heizung, elektrischem Licht, Bädern und Toiletten)
- von 1888 bis 1918 Hauptwohnsitz von Kaiser Wilhelm II., danach museale Nutzung
identifier: 4264411-2