WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Theatre Royal Covent Garden
Kategorie: Theater
Ort: London
location: 51.51274 -0.12209
- Theater im gleichnamigen Londoner Stadtteil an der Bow Street
- nach Brand des Vorgängerbaus (1808) nach Plänen von Robert Smirke neu errichtet, Neueröffnung am 18. September 1809
- nach Umgestaltung des Innenraums 1846 als Italienisches Opernhaus wiedereröffnet
- 5. März 1856 durch Brand zerstört, Wiedereröffnung am 15. Mai 1858
- seit 1892 Royal Opera House; Sanierung und Erweiterung von 1996 bis 2000
identifier: 1015776-1
identifier: 6619896