WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Königliches Theater
Det Kongelige Teater
Ort: Kopenhagen
- Theatergebäude am Kongens Nytorv (Königlichen Neumarkt) von 1748, Architekt: Nicolai Eigtved
- Umbauten 1773 und 1792 (klassischer Giebel und Pavillons zum Kongens Nytorv ergänzt)
- ersetzt durch den 1874 eröffneten Neubau an selber Stelle, der inzwischen als Gamle scene gilt