WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Hanover Square Rooms
Queen’s Concert Rooms
Kategorie: Konzertsäle
Ort: London
- Gebäude mit Konzertsälen an der Südostecke Hanover Square / Hanover Street, 1774 erbaut als öffentliche Konzertstätte von Sir John Gallini (1728–1805; ab 1776 alleiniger Eigentümer) in Zusammenarbeit mit J. Chr. Bach und C. F. Abel
- künstlerische Ausgestaltung des Hauptsaals im ersten Stock durch Giovanni Battista Cipriani (Deckengemälde) und Thomas Gainsborough; weitere kleinere Räume an der Nordseite des Hauptsaals sowie im Erdgeschoss
- ab Februar 1775 bis 1874 einer der wichtigsten Konzertorte der Stadt
- ab 1804 fanden dort die Concerts of Ancient Music statt, ab 1833 die der Philharmonic Society, ab 1848 jene der Amateur Musical Society, ab 1868 jene der Royal Academy of Music
- nach Verkauf 1875 Sitz des Hanover Square Clubs
- 1900 abgerissen