WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Zum goldenen Löwen
Württemberger Hof
Kategorie: Gasthof
Ort: Frankfurt/Main
- Gasthof in der Fahrgasse, 1598 errichtet
- 1839 Umbenennung in Württemberger Hof, 1937 abgerissen