WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Hofgarten
Kategorie: Parkanlage
Ort: München
- Parkanlage nördlich der Münchner Residenz am nördlichen Rand der Altstadt
- ab 1560 als Renaissancegarten angelegt, 1613 bis 1617 erweitert; erhalten sind der 1616 fertiggestellte Dianatempel in der Gartenmitte und Teile des alten Arkadenganges
- 1816 bis 1818 Errichtung des Hofgartentors durch Leo von Klenze
- im Zweiten Weltkrieg zerstört, danach nach alten Vorlagen rekonstruiert, teils in Form des alten Renaissancegartens, teils als Baumgarten bzw. mit Schmuckbeeten im Stil der Mitte des 19. Jahrhunderts