WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Apollo-Saal
Kategorie: Ball- und Konzertgebäude
Ort: Hamburg
- 1804 Bau des Apollo-Saals (Salon d’Appollon) an der großen Drehbahn, gegenüber dem Freimaurer-Logenhaus, direkt neben dem Apollo-Theater (ursprünglich Französischen Theater), mit dem Theater durch Galerien verbunden
- ovaler Konzertsaal im hinteren Teil des Gebäudes, 24 Meter lang, 15 Meter breit, 9 Meter hoch
- zur Zeit der französischen Besetzung vgl. F. H. Neddermeyer, Topographie der Freien und Hanse Stadt Hamburg, Hamburg 1832, S. 227: Apollo-Saal seit 1804. Im Jahre 1811 wurde in demselben, vom 1. September an, die franz. Lotterie gezogen. 1812 hielt die Cour prévôtale ihre Sitzungen darin. Die Loge der Freimaurer und der Apollosaal wurden 1813 als Hospitäler gebraucht.
- ab 1814 wieder für Bälle und Konzerte genutzt
- in späteren Jahren reines Vergnügungslokal, 1875 geschlossen