WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

King’s Theatre; Her Majesty’s Theatre
Kategorie: Theater
Kategorie: Opernhaus
Ort: London
- nach Zerstörung des 1705 errichteten Queen’s / King’s Theaters am Haymarket (Brand 1789) bis 1791 neu erbaut
- beherbergte bis 1847 eine Operngesellschaft, die danach ins Covent Garden Theatre übersiedelte
- nach dem Brand der Argyll Rooms (1830) bis zum Umzug in die Hanover Square Rooms (1833) fanden im dortigen Konzertsaal die Konzerte der Philharmonic Society statt
- nach Brand (Dezember 1867) ersetzt durch ein 1868 an selber Stelle errichtetes drittes Theatergebäude