WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Veitsdom
Kategorie: Kathedrale
Ort: Prag
- Kathedrale des Erzbistums Prag auf dem Hradschin (Burgberg), errichtet ab 1344 (gebaut wurden zunächst nur der Chor bis zum Transept sowie der Turm)
- Krönungskirche der böhmischen Könige
- vollendet (Bau des Hauptschiffs) erst zwischen 1861 und 1929 durch den Dombauverein
identifier: 4256514-5