WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Kleine Ochsengasse B 40
Kategorie: Wohnhaus
Ort: Darmstadt
- Haus (später Kleine Ochsengasse Nr. 14) im Besitz von Leonhard Klein
- von 21. April bis 6. September 1810 bewohnte Weber gemeinsam mit J. Gänsbacher ein Zimmer in diesem Haus (Monatsmiete für beide zusammen 8 fl.)
- 1886 wurde eine vom Bildhauer Karl Scholl gestaltete Marmor-Gedenktafel mit der (nicht gänzlich zutreffenden) Inschrift In diesem Hause wohnte | Carl Maria von Weber | 1810–1811. angebracht
- Haus 1944 zerstört