WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Hôtel de Saxe
Kategorie: Hotel
Kategorie: Gasthof
Ort: Dresden
- Gasthof am Dresdner Neumarkt (Ecke Moritzstraße), Betriebsgenehmigung 1786, Abriss 1888
- laut Neuem Gemählde von Dresden (1817, S. 158) mit mehren herrschaftlichen Zimmern ausgestattet, Essen Mittags nach der Karte
- nach der Erweiterung und Neugestaltung 1835 wurde der Saal des Hotels für Konzerte genutzt