WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Stiftskirche St. Servatius
Kategorie: protestantische Kirche
Ort: Quedlinburg
- 1129 geweihter Kirchenbau (dreischiffige flachgedeckte Basilika, Bau seit 1070) auf dem Quedlinburger Burg- bzw. Schlossberg (der dritte an dieser Stelle)
- 1320 Neubau eines gotischen Chors
- Stiftskirche des Damenstifts (1539 Übertritt zur Reformation)