WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Zu den vier Thürmen; Karlsburg
Kategorie: Kurhotel
Ort: Ems
- Barockbau des Architekten Johann Christoph Sebastiani aus dem späten 17. Jahrhundert (begonnen 1696); nach Verwüstungen in den Revolutionskriegen 1804 in ruinösem Zustand erworben vom Rentmeister Goedecke
- als Hotel für Kurgäste genutzt, 1817 erworben vom Badearzt Hartmann Christian Thilenius, ab 1818 im Besitz von dessen Witwe Wilhelmine (ab 1822/23 verh. Stoevesandt), die das Haus grundlegend renovieren ließ
- 1822 Anbau eines kleinen Badehauses
- geschätzt aufgrund des besonderen Komforts und der (verglichen mit dem Kurhaus) größeren Ruhe
- später Übernahme durch die herzoglich-nassauische Domänenverwaltung (1845 Anbau eines neuen Badehauses)
- heute als Verwaltungsgebäude genutzt
identifier: 4658770-6