WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Zum römischen Kaiser
Kategorie: Hotel
Kategorie: Gasthof
Ort: Frankfurt/Main
Gasthof auf der Zeil (Ecke Schäfergasse), direkt neben dem Palais von Johann Peter von Leonardi (ab 1834 Palais Rothschild), errichtet um 1745, Abbruch 1900