WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Belvedere
Kategorie: Schlossanlage
Ort: Wien
48.19156 16.38091
- südlich der Wiener Innenstadt für den Prinzen Eugen von Savoyen zwischen 1714 und 1723 als Sommerwohnsitz vom Architekten Johann Lucas von Hildebrandt und dem Gartenplaner Dominique Girard errichtete Anlage in Hanglage mit zwei Schlossbauten (Oberes und Unteres Belvedere) und großzügigem Park samt Menagerie (Letztere nach dem Tod des Prinzen aufgelöst)
- Immobilie 1752 an Maria Theresia von Österreich verkauft, 1754 in Staatsvermögen umgewandelt, nachfolgend kaiserliche Sammlungen in den Schlössern untergebracht: seit 1775/77 die kaiserliche Gemäldegalerie (Präsentation im Oberen Belvedere bis 1890), nach 1806 (vor Einmarsch französischer Truppen in Tirol) die Sammlung aus Schloss Ambras (Präsentation im Unteren Belvedere von 1814 bis 1890), Park seit 1780 für die Öffentlichkeit zugänglich
- zu Webers Besichtigung der Sammlungen am 29. Oktober 1823 vgl. auch Weber-Studien, Bd. 8, S. 501–503
- 1894 bis 1914 Sitz des Erzherzogs Franz Ferdinand (seit 1896 Thronfolger)
- nach Ende der Monarchie wieder museale Nutzung (Österreichische Galerie)
identifier: 4194500-1
identifier: 6354997