WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Stephansdom
Kategorie: katholische Kirche
Ort: Wien
- Pfarrkirche der Dompfarre in der Wiener Innenstadt, seit 1365 Domkirche, seit 1469/1479 Kathedrale (Bischofssitz), seit 1723 Metropolitankirche des Erzbischofs von Wien
- 1147 Fertigstellung des ersten Kirchenbaus; neuer romanischer Kirchenbau zwischen 1230 und 1245 errichtet
- vom 14. Jahrhundert bis 1513 gotischer Neubau (unter Integration romanischer Bauteile), unvollendeter Nordturm 1578 durch eine Renaissancehaube abgeschlossen
- nach Kriegszerstörungen im April 1945 Wiederaufbau; Wiedereröffnung 1952