WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Zur Stadt London
Kategorie: Hotel
Kategorie: Gasthof
Ort: Göttingen
- Gasthof in der Weender Straße, gegründet von Johann Conradt Bremer (1748–1816)
- von 1816 bis 1858 geführt von Friedrich Bremer (anfangs noch gemeinsam mit seiner Mutter Margarethe Catharine Bremer, geb. Thomas)
- abgerissen für den Erweiterungsbau des Gasthofs Krone