WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

St. Petri
Kategorie: protestantische Pfarrkirche
Ort: Hamburg
- älteste Pfarrkirche Hamburgs zwischen Mönckebergstraße, Bergstraße, Speersort und Kreuslerstraße, eine der fünf Hauptkirchen der Stadt
- ab 1310 als dreischiffige gotische Hallenkirche über älterem Vorgängerbau errichtet, Weihe 1327, Turmbau 1342 bis 1383 (Turmspitze von 1513 bis 1516 erneuert); mehrfache An- und Umbauten
- Wiederaufbau nach der Zerstörung beim großen Stadtbrand vom 7. Mai 1842; 1849 wieder geweiht, Turmabschluss 1878
identifier: 4335629-1