WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Theater
Kategorie: Theatergebäude
Ort: Marienbad
- 1820 Bau eines ersten hölzernen Theaters (Bretter-Schuppen) bei der Waldquelle hinter dem Haus Zur goldenen Kugel
- Eröffnungsvorstellung am 14. Juni 1820
- Holzbau bald wieder aufgegeben; Vorgänger des 1868 eröffneten Theaters (Architekt: Friedrich Zickler)